WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118560107 Karl VI., deutscher Kaiser Carl III., König von Spanien Carl II., König von Böhmen Karl IV., König von Neapel Karl II., Erzherzog von Österreich