WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kauffmann, Georg Friedrich; Kauffmann, George Friedrich; Kaufmann, Georg Friedrich
identifier: 119262878
birth: 1679-02-14, Ostramondra
death: 1735-02-27, Merseburg
sex: m
occupation: Organist
occupation: Komponist
occupation: Kapellmeister
residence: Merseburg
Fürstlich sächsisch-merseburgischer Hof- und Domorganist und Hofkapellmeister; sein Sohn Johann Gottfried, sein Enkel Johann Friedrich und sein Urenkel Friedrich Theodor gehörten zur Generation der Erfinder, Bauer und Spieler von mechanischen Musikinstrumenten in Dresden.