WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kleinknecht, Jacob Friedrich
identifier: 118993852
birth: 1722-04-08, Ulm
death: 1794-08-11, Ansbach
sex: m
occupation: Flötist
occupation: Violinist
occupation: Musikdirektor
occupation: Komponist
residence: Eichstätt
residence: Bayreuth
residence: Ansbach
- Sohn des Organisten Johann Kleinknecht (1676–1751)
- ab 1737 Mitglied der fürstbischöflichen Hofkapelle in Eichstätt
- ab 1743 Mitglied der Bayreuther Hofkapelle, zunächst als Flötist, ab 1747 Geiger, 1763 Hof-Compositeur, ab 1769 Musikdirektor; der Kapelle gehörten auch die Brüder Johann Wolfgang (1715–1786) und Johann Stephan (geb. 1731, Flötist) sowie der Sohn Christian Ludwig Kleinknecht (1765–1794, Geiger) an
- ließ sich bei der Übersiedlung der nunmehr Ansbach-Bayreuther Hofkapelle nach Ansbach 1769 dort nieder