WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bronsart von Schellendorf, Hans
identifier: 117735728
birth: 1830-02-11, Berlin
death: 1913-11-03, München
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Pianist
occupation: Dirigent
occupation: Theaterintendant
residence: Leipzig
residence: Berlin
residence: Hannover
residence: Weimar
- Sohn des Offiziers Heinrich Bronsart von Schellendorff (1803–1874) und dessen Frau Antoinette (Martha Elisabeth), geb. d’Azemar de Rege (1810–1873)
- musikalische Ausbildung durch Dehn (Musiktheorie, ab 1849) und Liszt (Klavier, 1853–1857)
- unternahm ausgedehnte Konzertreisen
- 1860–1862 Dirigent der Euterpe-Konzerte in Leipzig
- ab 14. September 1861 verheiratet mit der Pianistin Ingeborg, geb. Starck (1840–1913)
- 1865/66 Dirigent der Gesellschaft der Musikfreunde in Berlin
- ab 1867 Direktor des Königlichen Theaters Hannover
- von 1887 bis zur Pensionierung 1895 Generalintendant des Hoftheaters Weimar
- 1888 bis 1889 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Musikvereins
- lebte zuletzt in Rottach-Egern, Pertisau und München