WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1041637667 BachDigitalPerson_agent_00000404 Nehrlich, Johann Peter Theodor [Ab 1814 Organist der Kathedrale St. Peter und Paul in Moskau.]