WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1052510337 Bach, Friedrich August von[^1]
[^1: - Sohn des herzoglichen Leibchirurgen Georg Jacob Bach (1734–1805) und dessen Frau, der Kammerjungfer Caroline Philippine Elisabeth, geb. Staubsandt (1738–1826)
- ab 1797 in Jena zunächst Theologie-Studium, dann Wechsel zur Medizin; Promotion 1802
- ab 1804 in Russland tätig, zunächst ab 1805 Arzt im Stadthospital in St. Petersburg, ab Sommer 1808 Leibarzt von Prinz Georg von Oldenburg (bis zu dessen Tod 1812), ab 1809 auch von dessen Frau/Witwe Katharina Pawlowna (bis 1816; mit ihr von 1813 bis 1816 Reisen durch Europa)
- 1809 Erhebung in den russischen erblichen Adelsstand; russischer Staatsrat
- ab 1816 in Oldenburg im Dienst von Erbprinz Paul Friedrich August von Oldenburg
- seit 1818 verheiratet mit Justine (Juliane Auguste Christiane), geb. von Trampe (1795–1872)]