WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rolle, Johann Heinrich
identifier: 119147033
identifier: BachDigitalPerson_agent_00004329
birth: 1716-12-23, Quedlinburg
death: 1785-12-29, Magdeburg
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Organist
occupation: Violinist
residence: Berlin
residence: Magdeburg
Violinist der Preußischen Hofkapelle; Organist der Sankt-Petri-Kirche in Magdeburg