WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schlichte, Joachim; Schlichte-Bierbaum, Joachim
identifier: 1089744277
identifier: BachDigitalPerson_agent_00004537
birth: 1947-03-31, Lübeck
death: 2015-04-20, Frankfurt/Main
sex: m
occupation: Musikwissenschaftler
residence: Kassel
residence: Frankfurt/Main
1982 bis 1990 Leiter der RISM-Zentralredaktion