WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tausch, Franz; Tausch, Franz Wilhelm
identifier: 117247588
birth: 1762-12-26, Heidelberg
death: 1817-02-09, Berlin
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Komponist
occupation: Klarinettenlehrer
residence: Mannheim
residence: München
residence: Berlin
- Sohn des Kirchenmusikers Jacob Tausch
- ab ca. 1771 Mitwirkung in der Mannheimer Hofkapelle; wechselte mit dieser 1778 an den Münchener Hof; Stipendium des Kurfürsten zur weiteren musikalischen Ausbildung in Wien
- ab 1789 in Berlin tätig, zunächst in der Kapelle der Königin Friederike Luise, ab 1801 Mitglied der Hofkapelle; dort regelmäßige Konzertauftritte, initiierte 1793 die Konzerte im Saal des Hotel Stadt Paris, organisierte ab 1799 musikalische Unterhaltungen in seiner Privatwohnung
- eröffnete 1805 eine Blasinstrumentenschule (Conservatorium der Blaseinstrumente) in Berlin
- neben Anton Stadler und Joseph Beer einer der bedeutendsten Klarinettenvirtuosen seiner Zeit