WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Spitta, Philipp
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Herrn Professor F. W. Jähns
Berlin. S. W.
Markgrafenstr. 24III

Hochgeehrter Herr, Auf S. 103 Ihres Buches steht, daß bei der ersten Aufführung der „Silvana“ in Frankfurt Fräulein Lang die erste Frauenrolle gesungen habe. Ist dies ein Druckfehler für Brandt, oder war es wirklich Margarethe Lang? In letzterm Falle würde M. M. v. Weber I, 215 et: was unrichtiges erzählt haben[^1].

[^1: Spitta verwechselte die Titelpartie Silvana (Sprechrolle, gegeben von C. Brandt) mit der ersten weiblichen Gesangspartie (Mechtilde, gesungen von M. Lang).]

Mit bestem Dank im Voraus Ihr ergebenster Philipp Spitta. Berlin, W. Burggrafenstr. 10. 26.8.83.