WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vitzthum von Eckstädt, Ludwig Siegfried Graf
identifier: 12256992X
birth: 1716-07-14, Dresden
death: 1777-12-05, Dresden
sex: m
occupation: Gesandter
occupation: Oberkämmerer
residence: Dresden
Vater von Carl und Heinrich Carl Wilhelm