WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wagner, Johann Christoph
birth: 1734-04-11, Schmiedefeld/Rennsteig
death: 1804-01-12, Schmiedefeld/Rennsteig
sex: m
occupation: Orgelbauer
residence: Schmiedefeld am Rennsteig
Bruder von Johann Michael Wagner (1723–1801), mit dem er gemeinsam als Gebr. Wagner bei vielen Orgelbauten firmierte.