WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118632884 Wilhelm I., Deutscher Kaiser und König von Preußen Wilhelm I. Friedrich Ludwig, Deutscher Kaiser und König von Preußen[^1]
[^1: - Sohn von Friedrich Wilhelm III. von Preußen und dessen Frau Luise
- seit 11. Juni 1829 verheiratet mit Augusta, geb. von Sachsen-Weimar-Eisenach
- erhielt 1840 den Titel Prinz von Preußen als präsumtiver Nachfolger seines Bruders Friedrich Wilhelm IV.
- leitete 1849 die Niederschlagung des pfälzisch-badischen Aufstands (Kartätschenprinz)
- 1857 Stellvertreter des Königs, seit 1858 Regent, seit 1861 König von Preußen sowie ab 1871 Deutscher Kaiser]