WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102411034 Goltermann, Georg Goltermann, Georg Eduard[^1]
[^1: - Sohn des Organisten Friedrich Goltermann (1791–1878) und dessen Frau Dorothea, geb. Bruns (1796–1837)
- erster Unterricht beim Vater
- 1847–1849 Studium bei August Christian Prell in Hannover und Joseph Menter in München
- 1852 Musikdirektor in Würzburg
- ab 1853 zweiter Kapellmeister und als Nachfolger von Ignaz Lachner, der die erste Kapellmeisterstelle von 1861 bis 1875 innehatte, Erster Kpm. am Stadttheater Frankfurt am Main bis 1880
- seit 1856 verheiratet mit Anna, geb. Kaysser]