WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Knoop, Wilhelm Knop, Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn des Göttinger Musiklehrers und Musikalienhändlers Conrad Knop (gest. 1827); Bruder von Georg Knoop und dem Baseler Musikverleger Ernst Knop (1804–1850)
- 1818 bis zur Pensionierung 1866 Mitglied der Meininger Hofkapelle; Kammermusikus
- auch als Instrumentenbauer tätig]