WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zicka, Joseph Zyka, Joseph Baptist Zyka, Josef Benedikt Zycka, Joseph[^1]
[^1: - aus Böhmen stammend, lebte in Prag (vermutlich dort musikalische Ausbildung)
- 1743 bis 1764 Mitglied der Kurfürstlichen Kapelle in Dresden
- ab 1764 Mitglied der preußischen Hofkapelle (Potsdam / Berlin)
- Komponist von Cello-Werken (Konzerte, Kammermusik, Sonaten)
- Vater mehrerer ebenfalls in Berlin tätiger Musiker, u. a. Cellist Friedrich Zyka (1747/48–1796) sowie Geiger und Komponist Joseph Zyka d. J. (1811 als Pensionist nachgewiesen)]