WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reichenbach, Sophie Henriette von; Welper, Sophie Henriette von
birth: 1792-07-01/1792-07-31
death: 1832-09-01/1832-09-30, Dippelsdorf
sex: f
residence: Berlin
residence: Dippelsdorf
- Tochter von Carl Friedrich Welper und dessen Frau Henriette, geb. Fischer
- Ehefrau von Lorenz Leopold von Reichenbach