WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich Wilhelm III., König von Preußen
identifier: 118535986
birth: 1770-08-03, Potsdam
death: 1840-06-07, Berlin
sex: m
occupation: König von Preußen
residence: Berlin
Ab 16. November 1797 König von Preußen.