WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Friedrich Wilhelm III., König von Preußen
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

An den General Intendanten der Schauspiele Cammerherrn.
Grafen von Brühl.

Auf Ihre am 2ten d. M. von der Nothwendigkeit der Ernennung noch eines Musik-Directors gemachte Anzeige will Ich zwar, insofern Sie dazu ein Mitglied der Capelle ausersehen haben, Ihren diesfälligen Vorschlag erwarten, glaube jedoch, daß mit zwey Musik Directoren und einem die großen Opern dirigirenden Capellmeister auszureichen ist, da die Einrichtung getroffen werden kann, daß niemals zu gleicher Zeit auf den vier Theatern Operetten gegeben werden.

Berlin 5. May 1821. /: gez :/ Friedrich Wilhelm.