WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11868468X Engel, Johann Jakob [gehörte von 1787 bis 1794 dem Direktorium des Berliner Nationaltheaters an (ausgeschieden nach Auseinandersetzungen mit König Friedrich Wilhelm II. um die Aufnahme der Zauberflöte in den Spielplan)]