WeGA, Bibliographie, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ludwig Rellstab, (Beurtheilungen.) Oberon, romantische Oper in drei Akten, nach dem Englischen des J. Planché. von Theodor Hell, Musik von Karl Maria von Weber. Berlin bei Schlesinger, A031343, A031642, A031611, Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung, Schlesinger, Berlin, 5, 48, 26. November 1828, 456-458, Antiqua, Schlesinger, Berlin, 5, 49, 3. Dezember 1828, 463–467, Antiqua, Schlesinger, Berlin, 5, 50, 10. Dezember 1828, 473–475, Antiqua