WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: F
source date: 6. November 1819
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Todesfall.

In Dresden starb am 21. October d. J. der verdienstvolle Königl. Sächs. Kammermusikus und erste Flötist, Prinz, in einem Alter von 65 Jahren, welcher 30 Jahre lang mit Auszeichnung und Beifall diese Stelle bekleidet und sich so wohl am Königl. Hofe, als beim Publiko, volle Anerkennung erworben hatte. Die General-Direction der Königl. musikalischen Kapelle wird gewiß diese Stelle wieder mit einem eben so ausgezeichneten Künstler zu besetzen suchen, und dadurch diesen Verlust weniger fühlbar machen.

– F –