WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
source date: 14. März 1826
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weimar, den 9. März

[...]

Noch mehr aber verdiente unsere Bewunderung, was für die Euryanthe in’s Werk gerichtet war. Diese erschien in einer weit glänzendern Ausstattung, mit einer viel würdigern Hofpracht, einer bei weitem festlichern Anordnung und einer viel malerischern Umgebung, als im vorigen Theater[^1], und stieg dem auch durch den Kraftgesang des Hrn. Oberdirectors Strohmeyer und der Mad. Eberwein (als Lysiart und Eglantine), durch den süßen Wohllaut Hrn. Moltke’s (als Adolar) und durch die helle klare Stimme der Dem. Schmidt (als Euryanthe) noch höher in der Gunst des Publicums.

[^1: Nach dem Brand des Weimarer Hoftheaters in der Nacht vom 21. zum 22. März 1825 erfolgte die Eröffnung des Neubaus am 3. September desselben Jahres. Die nächsten Euryanthe-Aufführungen fanden am 18. und 25. Februar 1826 statt.]