WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116414006 Reil, Friedrich Reil, Johann Anton Friedrich Reil, Johann Adam Friedrich[^1]
[^1: - Bühnendebüt 1794 in Brünn, danach Anstellungen in Laibach, Innsbruck und Regensburg
- 1801 bis 1804 am Hoftheater in Wien
- September 1804 bis Januar 1808 am Stuttgarter Hoftheater
- trug sich am 25. Februar 1808 in Stuttgart in Carl Maria von Webers Stammbuch ein
- danach kurzzeitig als Regisseur unter Anton Ferrari in Salzburg
- 1809 bis 1832 wieder am Hoftheater in Wien]