WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130474819 Manecke, Johann Philipp[^1]
[^1: - kgl. britischer und kurfürstl. Braunschweig-Lüneburgischer Hofrat, Beisitzer des Hofgerichts in Celle
- Konsul (Protoconsul = Bürgermeister) von Lüneburg
- verheiratet mit Margarethe Sophie, geb. Baumgarten; Vater des Topographen Urban Friedrich Christoph Manecke (2. September 1746 – 31. Oktober 1827)]