WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1183727623 Reinhardt, Johann Christoph[^1]
[^1: - zunächst Trompeter, ab 1776 Anstellung als Bratschist in der Gothaer Hofkapelle (nach mehreren Jahren unbesoldeter Mitwirkung)
- ging 1777 als Musikdirektor ans Theater Hamburg (abgegangen 13. März 1779)
- kehrte 1779 nach Gotha zurück (Wiedereinstellung)
- später (mindestens ab 1788) auch als Hoforganist tätig, begleitete Gesangsdarbietungen in Hofkonzerten am Klavier
- ab 1805 Concertmeister
- verheiratet mit der Hofsängerin Adelheide Reinhardt
- laut Spohr Musiklehrer von Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg
- Carl Maria von Weber besuchte Reinhardt 1812 in Gotha]