WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1257110179 Witz, Friedrich August[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers, Regisseurs und Theatermalers Kaspar Witz (arbeitsunfähig nach Schlaganfall 1823, gest. 1841) und seiner Frau, der Schauspielerin Wilhelmine, geb. Rabehl; Engagements der Eltern: u. a. 1806 bis 1809 am Theater Bamberg, zunächst unter Direktion von Graf Soden (1806/07), dann unter Schemenauer (1807/08), zuletzt unter Cuno (1808/09), mit Cuno Abstecher von Bamberg nach Coburg von November 1808 bis Februar 1809
- von Februar bis April 1810 mit den Eltern unter Direktor Friedrich Müller in Augsburg, spielte dort Kinderrollen
- 1810 bis 1812 mit den Eltern unter Direktor Dengler u. a. in Freiburg/Breisgau, Bern und Baden-Baden, spielte dort Kinderrollen
- August 1814 bis 1817 mit den Eltern am Theater Würzburg unter Direktion von Friedrich von Münchhausen, spielte dort Kinderrollen
- ab 1817 mit den Eltern am Theater Augsburg (spielte 1817 unter Direktor Schemenauer noch Kinderrollen), in Augsburg von Oktober 1823 bis 1825 Anfänger im jugendlichen Fach
- anschließend drei Jahre in der Schweiz
- von 1829 bis November 1877 durchgehend am Augsburger Theater (unter wechselnden Direktionen), zunächst als Komiker und Tenor, 1834 bis 1837 auch als Regisseur der Oper, später in Väterrollen
- Autor des Versuchs einer Geschichte der theatralischen Vorstellungen in Augsburg, Augsburg 1876 (Selbstverlag)]