WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1106255194 Strobe, Carl Friedrich Strebel, Karl Friedrich Ströbel, Karl Friedrich[^1]
[^1: - März 1806 bis 1812 am Weimarer Theater engagiert
- 1813 am Theater Bamberg
- 1814 am deutschen Theater in Straßburg
- ab Juni 1815 am Theater Würzburg
- 1816 in Aachen
- Wintersaison 1816/17 in Amsterdam
- Oktober 1817 bis 1820 am Theater Bremen unter Carl Gerber und Ringelhardt (im November 1817 dort auch Debüt von Mad. Strobe)
- ab 1820 erster Tenor am Hoftheater Hannover, sang u. a. in den dortigen Erstaufführungen des Freischütz (13. März 1822) und der Euryanthe (22. Juni 1824) Max bzw. Adolar
- gastierte von Hannover aus u. a. am 13. Februar 1825 in Mannheim (als Max im Freischütz) sowie im April 1825 in Würzburg
- 1826–1828 bei August Pichler in Detmold]