WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

du Hamel, Antoinette Johannette Dorothe Marquise[^1]
[^1: - als Hofmeisterin nachgewiesen u. a. im Oldenburgischen Kalender auf das Jahr 1779 (S. 66), 1782 (S. 42); nicht mehr ab 1786
- vertrat am 20. November 1786 bei der Taufe von Carl Maria von Weber die verwitwete Herzogin Ulrike Friederike Wilhelmine]