WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ulrike Friederike Wilhelmine, Herzogin von Oldenburg; Ulrike Friederike Wilhelmine, Prinzessin von Hessen-Kassel
identifier: 1035161958
birth: 1722-10-31, Kassel
death: 1787-02-28, Eutin
sex: f
residence: Eutin
residence: Eutin
residence: Oldenburg
- Tochter von Maximilian Prinz von Hessen-Kassel (1689–1753) und Frederike Charlotte, geb. von Hessen-Darmstadt (1698–1777)
- heiratete 21. November 1752 Friedrich August Fürstbischof von Lübeck
- Taufpatin von Carl Maria von Weber