WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1035161958 Ulrike Friederike Wilhelmine, Herzogin von Oldenburg Ulrike Friederike Wilhelmine, Prinzessin von Hessen-Kassel[^1]
[^1: - Tochter von Maximilian Prinz von Hessen-Kassel (1689–1753) und Frederike Charlotte, geb. von Hessen-Darmstadt (1698–1777)
- heiratete 21. November 1752 Friedrich August Fürstbischof von Lübeck
- Taufpatin von Carl Maria von Weber]