WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

13625585X Schröck, August Schröck, August Gottlieb [seit 1804 Erster Flötist der Berliner Hofkapelle, Kammermusiker; pensioniert 1845; galt als bedeutender Flötenvirtuose seiner Zeit; 1807 Heirat der Witwe Luise Fleck, geb. Mühl]