WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Orsini-Rosenberg, Franz Xaver Graf; Orsini und Rosenberg, Franz Xaver Wolf von; Orsini-Rosenberg, Franz Xaver Reichsfürst
identifier: 130126446
birth: 1723-04-06, Wien
death: 1796-11-14, Wien
sex: m
residence: Wien
occupation: Oberstkämmerer
von 1776 bis 1796 bekleidete er unter Joseph II. wichtige Positionen innerhalb der Verwaltung und Direktion der Hoftheater in Wien