WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Swéerts-Sporck, Maria Aloisia von; Pötting-Persing, Maria Aloisia von
birth: 1776-08-12
death: 1825-12-12, Prag
sex: f
residence: Prag
dritte Ehefrau (Witwe) des Reichsgrafen Philipp Benitus Johann von Swéerts-Sporck (1752–1809), Eheschließung 1805