WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104173793 Adelheid, Königin von Großbritannien und Irland Adelheid Louise Theresa Caroline Amelia, Prinzessin von Sachsen-Meiningen Queen Adelaide [Deutsche Prinzessin, ab 1830 Königin von Großbritannien und Irland. 13. Juli 1818 Heirat mit Wilhelm von Großbritannien, Herzog von Clarence.]