WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friederike, Prinzessin von Württemberg; Friederike Elisabeth Amalie Auguste, Prinzessin von Württemberg
identifier: 138619107
birth: 1765-07-27, Treptow an der Rega
death: 1785-11-24, Eutin
sex: f
residence: Eutin
Tochter von Herzog Friedrich Eugen von Württemberg (1732–1797); heiratete am 26. Juni 1781 Peter Friedrich Ludwig, Prinz von Holstein-Gottorp, ab 1823 Herzog von Oldenburg; starb bei einer Totgeburt (3. Kind).