WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Teimer, Philipp; Teimer, Philipp (Filip) Matthias; Theimer, Philipp; Tajmer, Philipp; Deimer, Philipp; Däumer, Philipp
identifier: 1045710539
birth: 1761-04-30, Postelberg
death: 1817-12-01, Wien (Laimgrube)
sex: m
occupation: Sänger (Bass)
occupation: Oboist
residence: Wien
- Sohn des Oboisten und Flötisten Ignatz Teimer
- ab 1783 bei der fürstlich schwarzenbergischen Harmoniemusik (dort auch der Vater und der Bruder Johann, später auch der jüngere Bruder Franz tätig)
- 1793 bis 1807 Mitglied der Tonkünstler-Sozietät
- ab ca. 1795 als Sänger tätig (1797 am Freihaustheater auf der Wieden, nachfolgend am Theater an der Wien), sang außerdem von Juli 1814 bis Oktober 1815 am Kärntnertortheater den Antonio im Figaro
- verheiratet mit der Schauspielerin Barbara, geb. Holzmann (geb. 1773); Töchter Caroline, Henriette und Barbara d. j.