WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1045710539 Teimer, Philipp Teimer, Philipp (Filip) Matthias Theimer, Philipp Tajmer, Philipp Deimer, Philipp Däumer, Philipp[^1]
[^1: - Sohn des Oboisten und Flötisten Ignatz Teimer
- ab 1783 bei der fürstlich schwarzenbergischen Harmoniemusik (dort auch der Vater und der Bruder Johann, später auch der jüngere Bruder Franz tätig)
- 1793 bis 1807 Mitglied der Tonkünstler-Sozietät
- ab ca. 1795 als Sänger tätig (1797 am Freihaustheater auf der Wieden, nachfolgend am Theater an der Wien), sang außerdem von Juli 1814 bis Oktober 1815 am Kärntnertortheater den Antonio im Figaro
- verheiratet mit der Schauspielerin Barbara, geb. Holzmann (geb. 1773); Töchter Caroline, Henriette und Barbara d. j.]