WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1179844157 Heinze, Ferdinand Heinze, Friedrich August Ferdinand [Nach einigen frühen Konzerten, die keine gute Presse hatten, wurde er ein sehr bekannter Solist; er war 1811–1850 Mitglied des Leipziger Gewandhausorchesters (1829 bis 1842 als Erster Klarinettist); er unterrichtete seinen Sohn Gustav in Klarinette, der auch Mitglied des Gewandhausorchesters wurde.]