WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Simon, Adolph [seit 1820 Chorsänger (Tenor) an der Dresdner Hofoper, ab 1825 auch in kleineren Solopartien eingesetzt (u. a. am 11. September in: Sieben Mädchen in Uniform); als Hofschauspieler im Dresdner Adressbuch letztmalig 1867 genannt]