WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Malibran, Maria; Malibran, Maria Felicia; Malibran, Maria Felicità; Malibran, Maria Felicité; García, Maria; Bériot, Maria de
identifier: 118781421
birth: 1808-03-24, Paris
death: 1836-09-23, Manchester
sex: f
occupation: Sängerin (Mezzosopran)
occupation: Komponistin
residence: Neapel
residence: Paris
residence: London
residence: New York
residence: Italien
- Tochter des Tenors und Komponisten Manuel del Popolo Vicente García d. Ä.(1775–1832), Schwester der Primadonna Pauline Viardot-García (1821–1910) und des Gesangslehrers Manuel García d. J. (1805–1906)
- Ausbildung in Neapel und Paris
- 1826 Debut am King's Theatre in London, gefeierte Primadonna der Italienischen Oper dort
- 1825–1827 Tournée nach New York mit einer Truppe, deren Kern die Familie García bildete
- 1826 in New York Heirat mit dem französischen Kaufmann Francois-Eugène Malibran (1827 Trennung und 1836 Scheidung)
- danach Heirat mit Charles-Auguste de Bériot (1802–1870), mit dem sie schon seit 1830 Kontakt hatte
- nach der Rückkehr aus Amerika Auftritte in Paris, London und Italien, ab 1835 nochmals London
- 1836 Tod an den Folgen eines Reitunfalls