WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seiss, Anton; Seiss, Anton August
birth: 1787-12-26
death: 1850
sex: m
occupation: Violinist
residence: Dresden
- wirkte 1815/16 unentgeltlich in der höfischen Kirchenmusik mit
- erwies sich 1816 beim Probespiel für die Hofkapelle als brauchbar
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle als Violinist von 1820 bis 1850
- verheiratet mit Johanna Catharina, geb. Clemens