WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116317094 Quaglio, Giuseppe Quaglio, Joseph[^1]
[^1: - Sohn des Malers Domenico Quaglio (1714–1779) und dessen Frau Margarita, geb. Bolla (ca. 1720–1748); Ausbildung durch den Vater sowie den Onkel Lorenzo Quaglio (1730–1804)
- ab 1771 Theatermaler in Mannheim; gelegentlich auch an den Theatern Ludwigsburg, Schwetzingen, Speyer und Frankfurt/Main tätig
- ab 1778 Theatermaler in München, 1801 Hoftheaterarchitekt]