WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102909439X Schilden, Friedrich von Schilden, Friedrich Anton Freiherr von[^1]
[^1: - seit 1793 Kammerherr und Hofcavalier der Kronprinzessin bzw. Kammerherr der Königin Luise
- späterhin Oberhofmeister
- 1815 erhielt er den Titel Excellenz und wurde am 25. Juni 1840 mit dem Schwarzen Adler-Orden ausgezeichnet
- mit Regierungsantritt von Friedrich Wilhelm IV. (1840) wurde er Oberhofmeister der Königin Elisabeth
- da es zwei Namensträger Schilden gibt (Brüder?), die ab 1836 unter gemeinsamer Adresse Niederlagstraße 6 in Berlin wohnten, ist es in der Literatur schwierig, die richtige Zuordnung zu treffen
- vermutlich handelt es sich bei Friedrich um den engen Freund des Grafen Brühl]