WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Egloffstein, Julius Hermann Graf von[^1]
[^1: - Sohn von Heinrich Dietrich August Ernst Carl Claus Leonhard Graf von Egloffstein und dessen Frau Caroline, geb. Freiin von Buddenbrock
- heiratete Ottilie Ernestine Luise Emilie Gräfin zu Dohna-Schlodien (1811–1870)
- beim Königlichen Oberlandesgericht Königsberg zunächst Referendar, ab 20. März 1832 Assessor]