WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peschel, Leopold August Peschel, Leopold Gustav Peschel, Gottlieb (d. J.)[^1]
[^1: - Sohn des Fagottisten Johann Gottlob Peschel und dessen Frau (Charlotte) Wilhelmine, geb. Wahl (1779–1861)
- zunächst (bis 1822) Mitglied der Dessauer Hofkapelle
- nach Vorspiel (15. August 1822) in der Dresdner Hofkapelle engagiert ab 1. Januar 1823 (Beschluss vom 27. Dezember 1822) bis 1852
- seit 8. Mai 1829 verheiratet mit (Luise) Emilie, geb. Kayser (1811–1904)]