WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lichtenstein, August; Lichtenstein, Johann Georg August
identifier: 1214306853
birth: 1783-05-26, Hamburg
death: 1858-02-11, Montpellier
sex: m
occupation: Kaufmann
occupation: Konsul
residence: Montpellier
- Sohn von Anton August Heinrich Lichtenstein und dessen Frau Henriette; Bruder von Hinrich Lichtenstein
- 1813 Heirat mit (Jeanne) Henriette (Pauline Magdeleine), geb. Bazille (4. August 1788 – 26. September 1851)