WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1214306853 Lichtenstein, August Lichtenstein, Johann Georg August[^1]
[^1: - Sohn von Anton August Heinrich Lichtenstein und dessen Frau Henriette; Bruder von Hinrich Lichtenstein
- 1813 Heirat mit (Jeanne) Henriette (Pauline Magdeleine), geb. Bazille (4. August 1788 – 26. September 1851)]