WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lauer, Gustav Adolph von
identifier: 116753773
birth: 1808-10-10, Wetzlar
death: 1889-04-08, Berlin
sex: m
occupation: Stabsarzt
residence: Schwedt
residence: Berlin
Leibarzt von Kaiser Wilhelm I.