WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kummer, Ferdinand Wilhelm
identifier: 1023664070
birth: 1802-10-15, Dresden
death: 1834-06-21, Dresden
sex: m
occupation: Violoncellist
residence: Dresden
- Sohn von Friedrich August Kummer
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Juli 1820 bis zu seinem Tod